Seal of George Makrembolites, hypatos, judge of the Hippodrome, of the Velum and of the Anatolikon
source date: 1040-1060
availability: Creative Commons Attributions-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ

Γεώργιος ὕπατος κριτὴς ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου τοῦ βήλου καὶ τῶν Ἀνατολικῶν ὁ Μακρεμβολίτης

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ / Γεώργιος ὕπατος κριτὴς ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου τοῦ βήλου καὶ τῶν Ἀνατολικῶν ὁ Μακρεμβολίτης.

Archangel Michael. Seal of George Makrembolites, hypatos, judge of the Hippodrome, of the Velum and of the Anatolikon.

Archange Michel. Sceau de Georges Makrembolitès, hypatos, juge de l’Hippodrome, du Vélum et des Anatoliques.

Bibliothèque Nationale de France, Paris, [...], 155 .